Skripte für
unterstützt zahlreiche Methoden, die mit benutzt werden können.
Es gibt zwei Möglichkeiten die -Schnittstelle zu verwenden: s -Programm qdbusviewer und auf der Befehlszeile qdbus.
Beispiele:
% qdbus zeigt alle verfügbaren Dienste an.
% qdbus org.kde.konsole zeigt die -Schnittstelle für .
% qdbus org.kde.konsole /Windows/1 zeigt die Methoden für das Fenster 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_WINDOW zeigt die Methoden für die Steuerung des aktuellen Fensters.
% qdbus org.kde.konsole /Sessions/1 zeigt die Methoden für die Sitzung 1.
% qdbus org.kde.konsole $KONSOLE_DBUS_SESSION zeigt die Methoden für die aktuelle Sitzung.
% qdbus $KONSOLE_DBUS_SERVICE $KONSOLE_DBUS_SESSION zeigt die Methoden für die Steuerung der aktuellen -Sitzung.
Erhalten Sie bei den oben genannten Befehlen die Fehlermeldung „Service 'org.kde.konsole' does not exist“, benutzen Sie statt org.kde.konsole einen der folgenden Werte:
org.kde.konsole-`pidof -s konsole` (Wählt die erste PID aus)
$KONSOLE_DBUS_SERVICE (dies kann von der aktuellen aus benutzt werden.)
Wählen Sie eine Instanz der Ausgabe von „qdbus | grep konsole“
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite -Anleitung.