Befehlsreferenz

Das Hauptfenster von
Die Einstellungen von sind größtenteils über die Maus zugänglich.
Starten/Stopp 	 Startet oder (stoppt) .
Minimale Bewegung: 	 Die minimale Bewegung in Pixeln, nach der einen Mausklick versucht.
Verweilzeit (1/10 s): 	 Diese Verweilzeit muss nach dem Ende der Mausbewegung verstreichen, bevor einen Mausklick ausführt.
Intelligentes Verschieben 	 Schaltet das intelligente Verschieben an oder aus. Die Handhabung ist leichter, wenn der Modus ausgeschaltet ist. Darum ist dies die Voreinstellung.
Ist Intelligentes Verschieben eingeschaltet, wird das Drehfeld Verschiebezeit (1/10 s) aktiv. Hier wird die Zeit eingestellt, die nach dem Herunterdrücken der Maustaste wartet, bevor es die Maustaste wieder loslässt, wenn zwischenzeitlich kein Bewegen der Maus erfolgt.
Klick durch Mausverschiebung aktivieren 	 unterstützt jetzt das Klicken durch Mausverschiebung. Ist diese Funktion aktiviert, erzeugt ein langsames Bewegen nach rechts und zurück, gefolgt von einer Pause, einen Klick mit der rechten Maustaste. Ein langsames Bewegen nach links und zurück führt einen Doppelklick. Diese Bewegungen werden in der Datei $KDEHOME/share/config/kmousetool_strokes.txt gespeichert, wenn das erste Mal gestartet wird, sie können aber später geändert werden.
Hörbares Klicken 	 Spielt einen Klang ab, wenn einen Klick ausführt. Dies ist besonders im Zusammenhang mit dem intelligenten Verschieben hilfreich.
Mit Arbeitsflächen-Sitzung starten 	 Ist die aktiviert, wird mit der Sitzung der Arbeitsfläche gestartet.
Voreinstellungen 	 Alle Einstellungen auf die Voreinstellung zurücksetzen.
Zurücksetzen 	 Setzt alle Einstellungen auf die Werte zurück, die beim Öffnen des Dialogs eingestellt waren. Haben Sie bereits den Knopf Anwenden gedrückt, werden die Einstellungen auf den Stand nach dem letzten Drücken von Anwenden zurückgesetzt.
Anwenden 	 Wenn Sie Einstellungen geändert haben, müssen Sie diesen Knopf betätigen damit die Änderungen wirksam werden.
Hilfe 	 Öffnet das Benutzerhandbuch (die vorliegende Datei).
Schließen 	 Schließt den Dialog, ohne dass Änderungen an den Einstellungen gespeichert werden.
Beenden 	 Beendet