Dokumentation nicht gefunden
Die angeforderte Dokumentation wurde auf Ihrem System nicht gefunden.
Möglicherweise wurde diese Dokumentation noch nicht geschrieben oder eine vorhandene Dokumentation wurde nicht zusammen mit dem Programm installiert.

Schritte zur Lösung dieses Problems:
Handelt es sich um ein -Programm, dann suchen Sie zuerst auf der KDE-Dokumentationsseite nach der gewünschten Dokumentation. Ist die Dokumentation dort vorhanden, hat Ihre Distribution möglicherweise ein eigenes Paket für diese Dokumentation, ⪚ plasma-doc für Dokumentation zu . Benutzen Sie bitte die Paketverwaltung Ihrer Distribution, um die fehlende Dokumentation zu finden und zu installieren.
Wenn Sie eine Quelltext-basierte Distribution wie zum Beispiel Gentoo benutzen, überprüfen Sie, ob die Einstellung (USE flags in Gentoo) auch die Installation der Dokumentation mit einschließt.
Wird immer noch diese Seite statt der angeforderten Dokumentation angezeigt, obwohl die fehlende Dokumentation installiert wurde, haben Sie wahrscheinlich einen Fehler im Hilfesystem gefunden. Bitte berichten Sie diesen Fehler auf der Seite http://bugs.kde.org unter dem Produkt KIO.
Haben Sie auf der KDE-Dokumentationsseite nichts gefunden, gibt es keine installierbare Dokumentation. Bitte berichten Sie diesen Fehler auf der Seite http://bugs.kde.org unter dem Produkt für die Anwendung.
Gibt es die gesuchte Dokumentation nicht als Bestandteil des auf dem Rechner zu installierenden KDE-Hilfesystems, dann suchen Sie die Informationen als Online-Hilfe auf UserBase und im Forum der KDE-Gemeinschaft.
Bei Programmen, die nicht von herausgegeben werden, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Autor auf und fragen, ob eine Dokumentation online oder zur lokalen Installation vorhanden ist.