Das
Dieses Dokument beschreibt das -Infozentrum.

Das
Das bietet Ihnen einen zentralisierten und bequemen Überblick über Ihr System und die Arbeitsumgebung.
Das Infozentrum besteht aus mehreren Modulen. Jedes Modul ist eine separate Anwendung, aber das Infozentrum ordnet all diese Programme bequem an einem Ort an.
Der nächste Abschnitt gibt detaillierte Informationen zur Benutzung des Infozentrums. Informationen zu einzelnen Modulen finden Sie im Abschnitt Die Standard-Module des KInfoCenter.

Das Starten des s
Das kann auf drei Arten gestartet werden:
Wählen Sie im Startmenü in der Kontrollleiste Programme System Infozentrum.
Drücken Sie die Tastenkombination F2 oder Leertaste. Damit wird gestartet. Geben Sie dort kinfocenter ein und drücken Sie .
Sie können kinfocenter & an jeder beliebigen Eingabeaufforderung eingeben.
Diese drei Methoden sind gleichwertig und ergeben das gleiche Resultat.

Das Fenster des
Wenn Sie das Infozentrum starten, wird Ihnen ein Fenster präsentiert, das in drei funktionale Bereiche unterteilt werden kann.
Das Fenster des .
Das Fenster des
Am oberen Rand befindet sich eine Werkzeugleiste. Diese Leiste bietet Ihnen den schnellen Zugriff auf die meisten Funktionen des wie Hilfe zum aktuellen Modul und ein Menü Hilfe zum Aufruf des Handbuchs für .
Auf der linken Seite befindet sich eine Spalte mit einem Filterfeld darüber. Hier können Sie die Module auswählen, deren Informationen Sie lesen möchten. Um durch die verschiedenen KCM-Module zu navigieren, klicken Sie auf ein Modul in der Baumansicht. Sie können auch die Pfeiltasten benutzen, um durch die KCMs zu blättern. Drücken Sie die taste um ein Modul auszuwählen, dann werden die Informationen im Hauptbereich des angezeigt. Einige Einträge in der Baumansicht sind Kategorien, Sie können mit der klicken oder die taste drücken, um die darin enthaltenen Einträge ein- oder auszuklappen. Dann werden die Module in dieser Kategorie angezeigt. Durch Klicken mit der öffnen Sie ein Kontextmenü mit folgenden Aktionen:
Alle Kategorien zusammenklappen: Blendet die Untereinträge in der Baumansicht aus und zeigt nur die Kategorien an.
Alle Kategorien aufklappen: Erweitert die Baumansicht und zeigt alle Module an.
Suchfeld leeren: Mit dieser Aktion wird der Filter gelöscht, der im Suchfeld für die Modulliste eingegeben wurde.
Der Hauptteil des Programmfensters zeigt Ihnen Systeminformationen über das ausgewählte Modul.

Die Werkzeugleiste des
Dieser Abschnitt enthält eine kurze Beschreibung zu den einzelnen Aktionen in der Werkzeugleiste.

Der Knopf Modul-Hilfe
Diese Aktion öffnet das mit der Dokumentation zum aktuell angezeigten Informationsmodul.

Der Knopf Hilfe
benutzt die bekannten -Einträge im Menü Hilfe, weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt über das Menü Hilfe der -Grundlagen.

Das Beenden des Infozentrums
Sie können das Infozentrum auf zwei Wegen verlassen:
Drücken Sie Q auf der Tastatur.
Klicken Sie auf den Knopf Schließen in der Titelleiste.