Verhalten der Arbeitsfläche
Mit diesem Modul können Sie globale Einstellungen für die -Arbeitsfläche einrichten.
Kurzinfos bei Überfahren mit dem Mauszeiger anzeigen 	 Ist dies aktiviert, werden beim Überfahren von Elementen in der -Kontrollleiste oder auf der Arbeitsfläche Kurzinfos angezeigt.
Visuelle Rückmeldung bei Statusänderungen anzeigen 	 Wenn Sie ⪚ Bildschirmhelligkeit und Lautstärke über die Tastatur ändern, wird der Status in einem OSD (On Screen Display) angezeigt.
Einfacher Klick zum Öffnen von Dateien und Ordnern 	 Dies ist die Standardeinstellung. Ein einfacher Klick auf ein Symbol öffnet es. Zur Auswahl können Sie einen Rahmen um die Symbole ziehen oder Rechte Maustaste verwenden oder aber einfach klicken und die Taste zum Verschieben gedrückt halten.
Doppelklick zum Öffnen von Dateien/Ordnern (bei Einfachklick nur auswählen) 	 Wenn diese Option nicht markiert ist, werden Symbole/Dateien durch einen einfachen Klick der linken Maustaste geöffnet. Dieses Verhalten stimmt mit dem Verhalten der meisten Internet-Browser überein. Wenn diese Option markiert ist, werden Symbole/Dateien durch einen Doppelklick geöffnet. Ein einfacher Klick wählt das Symbol nur. Dieses Verhalten kennen Sie vielleicht von anderen Benutzeroberflächen und Betriebssystemen.