Übergangslösungen für Anwendungen
Im folgenden finden Sie Übergangslösungen für fehlerhafte Anwendungen
Kennen Sie sich mit der Erstellung von -Regeln noch nicht aus, benutzen Sie dieses ausführliche Beispiel als Grundlage für Ihre neue Regel.

Fehlerhafte Größenänderung im Vollbildmodus
Bei and gVim treten unter bestimmten Umständen Größenänderungen des Fensters im Vollbildmodus auf, siehe Emacs window resizes ... Ein -Regel kann diesen Fehler beheben.
Angenommen ein -Fenster ist geöffnet:
Benutzen Sie den Knopf Fenstereigenschaften ermitteln und wählen Sie das -Fenster aus. Es wird nur auf Übereinstimmung mit dem primären Klassennamen geprüft, daher lassen Sie die Ankreuzfelder deaktiviert. Zusätzliche Informationen finden Sie im Abschnitt Fensterübereinstimmung.
Klicken Sie im oben gezeigten Fenster auf OK, damit die Parameter auf der Karteikarte Fensterübereinstimmung ausgefüllt werden. Geben Sie einen aussagekräftigen Text im Feld Beschreibung ein.
Ignorieren Sie die Anforderung des Programms zur Vollbildanzeige, indem Sie das Attribut Größeneinschränkungen beachten aktivieren, es mit Nein abschalten, sodass es ignoriert wird und wählen Sie den Parameter Erzwingen.
Klicken Sie auf OK, um den Eintrag der Regel fertigzustellen.