Stil der Bedienelemente
Einleitung 	 In diesem Abschnitt können Sie festlegen, wie Kontrollelemente (Widgets) von Plasma dargestellt werden.
Kontrollelement (Widget) ist eine übliche Sammelbezeichnung für Elemente der Benutzeroberfläche wie Knöpfe, Menüs oder Bildlaufleisten. Es sind die grundlegenden Bausteine, aus denen Anwendungen zusammengesetzt sind.
Sie können in diesem Abschnitt das Aussehen der Kontrollelemente festlegen, aber nicht die Farben. Diese können Sie im Abschnitt Farben einstellen.
Dieses Modul ist in zwei Karteikarten aufgeteilt: Anwendungen und Feineinstellungen.
Die Karteikarte Anwendungen 	 Das obere Auswahlfeld Stil der Bedienelemente enthält eine Liste vordefinierter Stile. Jeder Stil hat einen Namen und eine kurze Beschreibung.
Um den Stil zu ändern, wählen Sie einen Stil aus dem Auswahlfeld. Eine Vorschau des Stils wird im Vorschaubereich unterhalb des Auswahlfeldes angezeigt.
Gibt es zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für den ausgewählten Stil, dann können Sie mit dem Knopf Einrichten ... rechts neben dem Auswahlfeld einen Dialog öffnen, um die Einstellungen auszuwählen.
Die Karteikarte Feineinstellungen 	
Symbole auf Knöpfen anzeigen 	 Falls diese Einstellung gewählt wurde, wird auf Standardknöpfen wie OK und Anwenden ein kleines Symbol dargestellt. Ist die Einstellung nicht aktiviert, wird nur der Text des Knopfes angezeigt.
Symbole in Menüs anzeigen 	 Ist diese Einstellung ausgewählt, werden in -Programmen kleine Symbole neben den meisten Menüeinträgen angezeigt, ansonsten nur der Text der Menüeinträge. Wird die Anzeige von Menüsymbolen geändert, wirkt sich das nur auf neu gestartete Programme aus.
Text auf Haupt-Werkzeugleiste, Text auf anderen Werkzeugleisten 	 Mit diesen Auswahlfeldern können Sie festlegen, wo der Text auf einem Knopf standardmäßig angezeigt wird. Falls Kein Text gewählt ist, wird auf den Knöpfen der Werkzeugleisten kein Text angezeigt. Bei der Auswahl Nur Text wird das Symbol des Knopfes durch eine Textbezeichnung ersetzt. Ist Text neben Symbolen ausgewählt, wird der Text rechts neben dem Symbol angezeigt. Die Auswahl Text unter Symbolen bewirkt, dass der Text des Knopfes standardmäßig unter dem Symbol angezeigt wird.
Diese Einstellung legt nur die Standardposition fest. Jede Anwendung kann die Einstellung in diesem Abschnitt überschreiben.
Das globale Menü wird jetzt automatisch aktiviert, wenn Sie das Anwendungsmenü-Miniprogramm zu einer Kontrollleiste oder den Knopf Anwendungsmenü zur Fensterdekoration auf der Karteikarte Knöpfe im Modul Fensterdekoration hinzufügen.