Sitzungsverwaltung

Arbeitsflächen-Sitzung

Benutzung
In diesem -Modul können Sie die Sitzungsverwaltung von und Optionen für das Abmelden einrichten.
Sitzungsverwaltung bezieht sich auf die Fähigkeit von , bei der Abmeldung von den Status von Anwendungen und Fenstern zu speichern und diesen bei der erneuten Anmeldung wiederherzustellen.

Allgemein
Abmeldung bestätigen 	 Ist diese Einstellung markiert, bittet beim Abmelden innerhalb von 30 Sekunden um Bestätigung. In diesem Dialog können Sie außerdem auswählen, ob Sie beim nächsten Anmelden Ihre jetzige Sitzung wiederhergestellt haben möchten.
Optionen für das Herunterfahren anbieten 	 Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird beim Abmelden verschiedene Möglichkeiten anbieten. Dazu gehört ⪚ das einfache Beenden der aktuellen Sitzung (die Voreinstellung wenn keine Wahlmöglichkeit angeboten wird), den Rechner ausschalten und den Rechner neustarten.

Standardeinstellung für das Abmelden
Hier können Sie einstellen, was standardmäßig geschieht, wenn Sie sich von abmelden. Diese Einstellungen gibt es nicht auf allen Betriebssystemen und zum Teil setzen sie die Verwendung von SDDM als Anmeldungsverwaltung voraus.
Die Einstellung erklären sich von selbst. Im Zweifelsfall belassen Sie es bei der Standardeinstellung. Es handelt sich um folgende Einstellungen:
Aktuelle Sitzung beenden (dies ist die Voreinstellung)
Rechner ausschalten
Rechner neu starten

Bei der Anmeldung
Sie können eine von drei Einstellungen zur -Anmeldung wählen:
Vorherige Sitzung wiederherstellen 	Ist diese Einstellung markiert, speichert den Sitzungszustand beim Abmelden und stellt diesen Zustand beim nächsten Anmelden wieder her. Damit können Sie direkt dort weiterarbeiten, wo Sie aufgehört haben.
Manuell gespeicherte Sitzung wiederherstellen 	Anstatt den Status wiederherzustellen, den beim letzten Abmelden hatte, wird ein Zustand wiederhergestellt, den Sie vorher manuell gespeichert haben.
Ist diese Einstellung aktiv, enthält das Startmenü den zusätzlichen Eintrag Energieverwaltung / Sitzung Sitzung speichern.
Mit leerer Sitzung starten 	 Ist diese Einstellung ausgewählt, wird keine gespeicherte Sitzung wiederherstellen.
Schließlich können Sie noch eine durch Doppelpunkt (:) oder Komma (,) getrennte Liste von Anwendungen angeben, die nicht in Arbeitssitzungen gespeichert werden sollen und darum beim Wiederherstellen der Sitzung nicht gestartet werden. Ein Beispiel: xterm:konsole oder xterm,konsole.