Schriften

Schriften
Dieses Modul wurde erstellt, um Ihnen eine einfache Möglichkeit zu geben, unterschiedlichen Bereichen ihrer -Arbeitsfläche unterschiedliche Schriften zuzuweisen.
Bildschirmfoto des Moduls Einstellung der Schriftarten
Das Modul Einstellung der Schriftarten
Es stehen Ihnen verschiedene Schriftgruppen zur Verfügung. Somit haben Sie viele verschiedene Einstellmöglichkeiten.
Allgemein: wird überall dort benutzt, wo die anderen Gruppen nicht greifen
Feste Breite: Überall dort, wo eine nicht proportionale Schrift angegeben ist
Klein: Wenn kleine Schriften verwendet werden
Werkzeugleiste: Schrift für die Werkzeugleisten in -Anwendungen
Menü: Schrift für die Menüs in -Anwendungen
Fenstertitel: Schrift für die Fenstertitel
Fensterleiste: Schrift für die Fensterleisten-Miniprogramme
Arbeitsfläche: Schrift für die Anzeige des Textes von Arbeitsflächensymbolen
Jede Schrift hat einen zugehörigen Knopf Auswählen ... Wenn Sie auf diesen Knopf klicken, erscheint ein Dialog-Fenster. In diesem Dialog können Sie zwischen Schriftart, Schriftstil und -größe wählen. Anschließend drücken Sie auf Ok.
Ein Beispiel der von Ihnen ausgesuchten Schrift erscheint zwischen dem Namen der Schriftgruppe und dem Knopf Auswählen ...
Wenn Sie Ihre Einstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie auf OK. Nun werden alle notwendigen Anwendungen von neu gestartet, sodass die Änderungen sofort in Kraft treten.
Der Knopf Alle Schriftarten anpassen ... erlaubt die Anpassung einer Eigenschaft oder einer Gruppe von Eigenschaften für alle oben ausgewählten Schriftarten. Es erscheint ein Auswahldialog für die Schriftarten ähnlich dem Standarddialog. Der Dialog enthält zusätzliche Ankreuzfelder, die eine Änderung von Schriftart, Schriftstil oder Größe unabhängig voneinander ermöglichen. Man kann eine beliebige Kombination dieser Felder markieren und die betreffenden Einstellungen werden auf alle Schriftartgruppen angewandt.
Anpassung aller Schriftarten
Der Dialog Anpassung aller Schriftarten
Falls man ⪚ verschiedene Schriftarten ausgewählt hat und danach feststellt, dass die gewählten Schriftgrößen zu groß sind (das passiert oft bei einer Änderung der Bildschirmauflösung), kann man allen Schriftgruppen gleichzeitig eine neue Schriftgröße zuordnen, ohne das sich die Schriftart oder der Schriftstil ändern.

Kantenglättung für Schriften
Die Standardeinstellungen für Kantenglättung, wie sie systemweit von Ihrer Distribution vorgegeben sind, werden hier als Voreinstellung bezeichnet. Die Kantenglättung können Sie ganz ausschalten, indem Sie im Auswahlfeld Deaktiviert einstellen.
Um andere Einstellungen für Kantenglättung zu verwenden wählen Sie Aktiviert im Feld rechts von Kantenglättung verwenden und passen dann die Werte an.
Wenn Sie das Ankreuzfeld Bereich ausschließen aktivieren, dann können Sie angeben, in welchem Bereich die Schriftarten nicht geglättet werden sollen. Dieser Bereich wird in den beiden Drehfeldern darunter eingestellt.
Sie können auch die Methode festlegen, die zur Kantenglättung verwendet wird, indem Sie Subpixel-Render-Typ und Hinting-Stil ändern. Wenn Sie die verschiedenen Methoden nicht kennen, sollten Sie diese Einstellung unverändert lassen.
Die Verfügbarkeit von geglätteten Schriften und Symbolen erfordert die entsprechende Unterstützung vom Anzeigeserver als auch in der -Bibliothek. Weiterhin müssen geeignete Schriften installiert sein und vom Anzeigeserver benutzt werden. Treten dennoch Probleme auf, wenden Sie sich an die passende -Mailingliste.

DPI für Schriften
Mit DPI für Schriften erzwingen können Sie eine andere Bildschirmauflösung als die Standardeinstellung Ihres Systems auswählen. Die aktuell verwendete Auflösung des X-Servers erfahren Sie durch Eingabe von xdpyinfo | grep resolution in einer Konsole. Eine geänderte Bildschirmauflösung kann nur von neu gestarteten Anwendungen benutzt werden.