Zeigerdesign
Dies ist die Dokumentation für das -Modul, mit dem das Erscheinungsbild des Mauszeigers eingerichtet wird.

Dieses Modul erlaubt die Auswahl eines Zeigerdesigns aus einer Vorschau der installierten Designs.
Die auf diesem Modul angebotenen Funktionen sind nicht auf allen Systemen verfügbar.
Wenn Sie über weitere Zeigerdesigns verfügen, können Sie diese über die Knöpfe unter dem Listenfeld installieren oder löschen. Beachten Sie, dass Sie das Standard-Design nicht löschen können.
Mit dem Knopf Neue Designs holen ... wird der Dialog Neue Erweiterungen gestartet, hier können weitere Designs aus dem Internet heruntergeladen werden.
Für einige Designs können Sie auch die Größe des Mauszeigers ändern. Die verfügbaren Größen werden angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein Design fahren.
Die Größe kann auf Auflösungsabhängig oder auf eine der für das Design verfügbaren Größen eingestellt werden.