Arbeiten mit

Allgemeine Anwendung
Die normale Verwendung von ist einfach und ähnlich wie die der meisten einfachen wissenschaftlichen Taschenrechner. Beachten Sie aber die folgenden zusätzlichen Möglichkeiten in :
Ergebnis-Stack 	Jedesmal wenn Sie mit der auf den Knopf = klicken oder die - oder =-Taste drücken, wird das Ergebnis auf s Ergebnis-Stack gelegt. Sie können diesen durch Drücken von der Z und Z durchsuchen.
Prozentfunktion 	 Die Prozentfunktion arbeitet ein wenig anders, als die der meisten anderen Rechner. Wenn Sie sie aber einmal verstanden haben, erweist sich die erweiterte Funktionalität als nützlich. Details finden Sie im Abschnitt Prozente.
Ausschneiden und Einfügen 	
Wenn Sie C drücken, wird der angezeigte Wert in die Zwischenablage kopiert.
Das Drücken von V fügt den Inhalt der Zwischenablage in die Anzeige ein, sofern es sich um eine gültige Gleitkommazahl handelt.
Es ist immer noch möglich durch Klicken auf die Anzeige von zu kopieren und einzufügen, es kann aber sein, dass dies in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt wird.
Fortgeschrittene Funktionen 	 Wird zum ersten Mal gestartet, werden nur die grundlegenden arithmetischen Funktionen angeboten.
Im Menü Einstellungen können Sie einen Modus für auswählen: Es gibt einen einfachen, einen or wissenschaftlichen, einen statistischen und einen logischen Modus.
Tastenanordnung 	 Um alle Funktionen in schnell zu erreichen, haben viele Tasten in den erweiterten Modi eine zweite Belegung. Klicken Sie auf Shift oder drücken Sie die Tastenkombination 2, um diese zweite Tastenbelegung anzuzeigen.

Einfacher Modus
In diesem Modus werden nur die wichtigsten Tasten und Funktionen für einfache Berechnungen angezeigt.
Dies ist ein geeigneter Modus, wenn Sie nur alle Beträge auf einer Rechnung addieren möchten.

Wissenschaftlicher Modus
In diesem Modus sind die Tasten auf der linken Seite mit den trigonometrischen Funktionen belegt:
Tasten	Funktion
Hyp	Schaltet in den hyperbolischen Modus um. Zum Beispiel ist Hyp Sin der hyperbolische Sinus: sinh
Sin	Berechnet den Sinus
Sin oder Asin	Berechnet den Arcussinus
Cos	Berechnet den Cosinus
Cos oder Acos	Berechnet den Arcuscosinus
Tan	Berechnet den Tangens
Tan oder Atan	Berechnet den Arcustangens
Log	Berechnet den Zehnerlogarithmus
Log oder 10x	Berechnet die Zehnerpotenz
Ln	Berechnet den natürlichen Logarithmus, also den Logarithmus zur Basis e
Ln oder ex	Berechnet e (Basis des natürlichen Logarithmus) hoch x
Die zweite Spalte hat Knöpfe für folgende algebraische Funktionen:
Tasten	Funktion
Mod	Berechnet den Rest der Division
Mod oder IntDiv	Ganzzahlige Division (Teil des Quotienten als ganze Zahl)
1/x	Berechnet den reziproken Wert oder Kehrwert einer Zahl
1/x oder nTm	Berechnet den Binomialkoeffizienten
x!	Berechnet die Fakultät (Produkt aller positiven ganzen natürlichen Zahlen bis zum Operanden)
x²	Berechnet das Quadrat von x
x² oder √x	Berechnet die Quadratwurzel von x
xʸ	x hoch y
xy oder x1/y	x hoch 1/y
x³	Berechnet die dritte (kubische) Potenz von x
x³ oder ∛x	Berechnet die dritte (kubische) Wurzel von x
x·10ʸ	Berechnet das Produkt aus dem ersten Operanden und der Zehnerpotenz des zweiten Operanden.

Statistik-Modus
Im Statistik-Modus sind die Tasten auf der linken Seite mit statistischen Funktionen belegt:
Die Funktionsweise in diesem Modus ist auf die Taste Dat ausgerichtet. Um eine Datenliste mit Zahlen zu erstellen, geben Sie eine Zahl ein und drücken die Taste Dat. Eine fortlaufend ansteigende Zahl zur Kennzeichnung der Position in der Daten-Liste wird angezeigt. Ein üblicher Taschenrechner speichert nur drei Werte für statistische Funktionen: Die Anzahl der einzelnen Einträge in der Liste, die Summe der eingegebenen Werte und die Summer der Quadrate der Listeneinträge. dagegen speichert jeden einzelnen Wert, damit Sie den Median der Daten berechnen können.
Tasten	Funktion
N	Zeigt die Anzahl der eingegebenen Werte an
N oder Σx	Zeigt die Summe aller eingegebenen Werte an
Mea	Zeigt das arithmetische Mittel aller eingegebenen Werte an
Mea oder Σx²	Zeigt die Summe der Quadrate aller eingegebenen Werte an
σN	Zeigt die Standardabweichung der Gesamtheit an (n)
σN oder σN-1	Zeigt die Stichprobenstandardabweichung an (n-1)
Med	Zeigt den Median (Zentralwert) an
Dat	Eingabe eines Wertes
Dat oder CDat	Löscht den zuletzt eingegebenen Wert
CSt	Löscht den gesamten Statistikspeicher
Die nächste beiden Spalten enthalten die Knöpfe mit trigonometrischen und algebraischen Funktionen wie im Abschnitt Wissenschaftlicher Modus beschrieben.

Logik-Modus
In diesem Modus werden Tasten und Funktionen für Berechnungen in den Zahlensystemen Binär, Hexadezimal, Oktal und Dezimal angezeigt.
Das Zahlensystem wird mit den Auswahlknöpfen rechts im Fenster eingestellt. Eine hexadezimale Zahl geben Sie zum Beispiel auf folgende Weise ein: Wählen Sie den Auswahlknopf Hex und geben dann eine Zahl ein. Dabei können Sie alle Zahlen und die Buchstaben A bis F für hexadezimale Zahlen größer 9 benutzen, Möchten Sie diese Zahl im Binärformat sehen, klicken Sie den auf Auswahlknopf Bin
Binäre, oktale und hexadezimale Zahlen können als Zifferngruppen mit Leerzeichen als Trennzeichen dargestellt werden. Diese Gruppierung verbessert die Lesbarkeit der Zahlen. Zum Beispiel kann die hexadezimale Zahl AF1C42 als AF 1C 42 mit Trennung zwischen je zwei Zeichen angezeigt werden. Die Gruppierung kann abgeschaltet und eingerichtet werden. Wählen Sie Einstellungen einrichten ..., um den Einrichtungsdialog zu öffnen und die Einstellungen auf der Seite Allgemein anzupassen.
Aktivieren Sie im Menü Einstellungen Bitbearbeitung zeigen, dann werden die ausgewählten Bits angezeigt.
Dieser Modus enthält logische folgende Operatoren:
Tasten	Funktion
AND	Zwei Zahlen werden durch ein logisches UND verknüpft
OR	Zwei Zahlen werden durch ein logisches ODER verknüpft
XOR	Zwei Zahlen werden durch ein logisches exklusives ODER verknüpft
Lsh	Bit-Verschiebung des Werts nach links
Rsh	Bit-Verschiebung des Werts nach rechts
Cmp	Berechnet das Einerkomplement (alle Bits werden invertiert)
Die zweite Spalte enthält die Knöpfe mit algebraischen Funktionen wie im Abschnitt Wissenschaftlicher Modus beschrieben.
Die dritte Spalte mit den Knöpfen A bis F wird nur im Hexl-Modus angezeigt.

Speicherbefehle
unterstützt die üblichen Speicherbefehle von Standardrechnern und zusätzlich 6 Register für Konstanten.

Standard-Speicherbefehle
kann das Ergebnis von Berechnungen zur späteren Wiederverwendung speichern. Diese Funktionen erreichen Sie über mehrere Tasten (MR, MS, M+ und MC).
MS 	MS speichert den aktuellen angezeigten Wert.
M+ 	M+ addiert das aktuelle Ergebnis zum Wert im Speicher. Wenn sie also den Wert 20 gespeichert haben und das aktuelle Ergebnis 5 beträgt, enthält der Speicher nach diesem Tastendruck den Wert 25. Wenn der Speicher leer ist, funktioniert diese Taste wie MS und speichert nur das Ergebnis.
MR 	MR holt den Wert aus dem Speicher und zeigt ihn an.
MC 	Die Taste MC löscht den Speicher.
Enthält der Speicher einen Wert, erscheint ein M in der Statusleiste neben der Anzeige des Berechnungsmodus.

Konstanten
Die sechs Tasten für Konstanten K1 bis K6 werden nur dann angezeigt, wenn Sie sie mit Konstantentasten im Menü Einstellungen in der Menüleiste einschalten. Diese Tasten für Konstanten können nur im wissenschaftlichen und statistischen Modus aktiviert werden.
Um den gespeicherten Wert jeder Konstante anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Konstantentasten.
Um die Zahl in der Anzeige von in einer der sechs Konstanten zu speichern, drücken Sie zuerst auf Shift und dann auf den gewünschten Speicherplatz K1 bis K6.
Um den in einer Konstanten gespeicherten Wert in einer Berechnung zu benutzen, drücken Sie die gewünschte Taste (K1 bis K6) und der Wert wird in die Anzeige eingefügt.
Sie können die Beschriftung der Konstantentasten ändern, um dadurch den darin enthaltenen Wert anzuzeigen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine der Tasten K1 bis K6. Damit öffnen Sie ein Kontextmenü, in dem Sie Namen angeben auswählen.
Es gibt viele vordefinierte Konstanten (meistens aus der Physik), die Sie als Beschriftung der sechs Tasten K1 bis K6 verwenden können. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen der Konstantentasten und wählen Sie eine Konstante mit Aus Liste wählen. Obwohl Sie die vordefinierten Konstanten auch im Menü mit Konstanten einfügen können, ist die Belegung einer Konstantentaste sehr praktisch, wenn Sie einen Wert mehrfach verwenden wollen.

Bedeutung der Tasten und Knöpfe
Um die Eingabe für die Berechnungen zu vereinfachen, benutzt einzelne Tasten auf der Tastatur für die meisten Funktionen. Zum Beispiel führt die Eingabe von 7R oder 7r zur Berechnung des Reziproken von 7 (also 1/7).
Während einer Berechnung können Sie immer drücken, um die Tastaturbelegung zu sehen.
Taste	Funktion	Bemerkung
H	Hyp	Hyperbolisch wie in Hyp Sin, der sinh
S	Sin
C	Cos
T	Tan
N	Ln	Logarithmus zur Basis e
L	Log	Logarithmus zur Basis 10
Ctrl-2	Shift	Die zweite Funktion dieser Taste. Wenn Sie ⪚ den Arcussinus von x berechnen wollen, tippen Sie Shift-2 + s
\	+/-	Das Vorzeichen wechseln
[	x^2
^	x^y
!	x!	Fakultät
E	x10y	Exponent
<	Lsh	Bit-Verschiebung nach links
>	Rsh	Bit-Verschiebung nach rechts.
&	AND	Logisches UND
x oder *	X	Multiplikation
/	/	Division
D	Dat	Dateneingabe im Statistik-Modus
|	OR	Logisches ODER. Shift OR ist XOR
R	1/x	Berechnet den reziproken Wert
	=
Eingabe	=
	<=	Löscht die letzte Zahl
Bild auf	C	Löschen
	C	Löschen
Bild ab	AC	Alles löschen
Entf	AC	Alles löschen
:	Mod	Rest der Division
+1 bis +6	K1	benutzt den Wert aus Speicher K1 bis K6