El manual del
El és un gestor de tasques orientat a xarxa i una aplicació de monitoratge del sistema.

Introducció
El és el monitor de tasques i de rendiment del .
Compta amb una arquitectura client/servidor que permet el monitoratge tant de màquines locals com de remotes. El frontal gràfic empra els anomenats sensors per obtenir la informació que mostra. Un sensor pot retornar valors simples o informació més complexa com taules. Per a cada tipus d'informació es proporcionen una o més pantalles. Les pantalles estan organitzades en fulls de treball que es poden desar i carregar independentment un o altre. De manera que el no només és un simple gestor de tasques sinó que també és una eina molt potent per a controlar grans granges de servidors.