Configuració del ksysguardd
El frontal gràfic està disponible en qualsevol plataforma en la qual s'executi el . El dorsal del programa està de moment disponible sobre els següents sabors d':
	Perquè el ksysguardd funcioni és necessari compilar el nucli amb el sistema de fitxers /proc habilitat. Aquesta és la configuració per omissió i la majoria de les distribucions ja en disposen.
FreeBSD 	El programa ksysguard requereix ser propietat del grup kmem i necessita tenir establert el bit «setgid».
	S'ha d'escriure.
La implementació d'altres plataformes es troba en progrés. La vostra ajuda serà altament preuada.