Finestra principal
Descripció de la finestra principal de .
Captura de pantalla del
Captura de pantalla del

Opcions de fitxer
Opcions del menú Fitxer al
Opcions del menú Fitxer al
Fitxer Oculta la finestra del mesclador 	Oculta la finestra del mesclador.

Arranjament
Arranjament de
Arranjament de
Arranjament Arranjament d'àudio 	Obre el mòdul a per a configurar el so i la preferència del dispositiu de vídeo, així com els dorsals emprats per l'API multimèdia del , .

Selecciona el canal mestre
Seleccionant el canal mestre de
Seleccionant el canal mestre de
Seleccioneu el canal mestre de .

Configurar el

Configuració general
Configuració general del
Configuració general del
Configureu diversos paràmetres generals de .
Comportament Reacció del control del volum 	En marcar aquesta casella activareu una resposta audible en canviar el volum.
Comportament Distorsió del volum 	Marqueu aquesta casella per permetre que el volum sigui més alt que el valor recomanat (de vegades el volum màxim de PulseAudio excedeix el valor normal). Necessitareu tornar a iniciar al perquè aquesta configuració tingui efecte.
Desmarqueu aquest element si hi ha distorsions sonores audibles en el volum màxim.
Visualització Mostra marques 	En marcar aquesta casella es mostraran les marques en els controls.
Visualització Mostra les etiquetes 	En marcar aquesta casella es mostraran les etiquetes dels controls.
Visualització Mostra a la pantalla (OSD) 	En marcar aquesta casella activareu la visualització de l'OSD sobre l'estri de a la safata del sistema.
Orientació dels controls lliscants Horitzontal 	En marcar aquest botó d'opció s'orientaran horitzontalment els controls lliscants.
Orientació dels controls lliscants Vertical 	En marcar aquest botó d'opció s'orientaran verticalment els controls lliscants.
Orientació dels controls lliscants (Control de volum de la safata del sistema) Horitzontal/Vertical 	Igual que els anteriors dos botons d'opció, però pel control del volum des de la safata del sistema (el plafó que es mostra després de fer clic amb el sobre la icona de de la safata).

Configuració inicial
Configuració inicial del
Configuració inicial del
Aquesta pàgina permet configurar diversos paràmetres inicials del .
Inici Restaura els volums en connectar-se 	En marcar aquesta casella habilitareu el volum en connectar.
Els controls dinàmics pel PulseAudio i el MPRIS2 no es restauraran.
Inici Inicia automàticament 	En marcar aquesta casella activareu l'inici automàtic del amb l'entorn d'escriptori.

Configuració pel menú de so
Configuració pel menú de so del
Configuració pel menú de so del
Aquesta pàgina permet configurar diversos paràmetres pel menú de so del .
Acobla a la safata del sistema 	Marqueu aquesta casella per acoblar el a la safata del sistema.
És possible seleccionar els mescladors que es mostraran al menú de so utilitzant la llista corresponent en aquesta pàgina.