Preferències de connexió

Preferències de connexió
Aquí podreu configurar els valors dels temps d'espera. Podria ser que desitgeu modificar-los si la vostra connexió és molt lenta, però els valors per omissió són apropiats per a la majoria d'usuaris.
A on Temps d'espera representa els intervals de temps que una aplicació hauria d'esperar la resposta des d'una operació a la xarxa.
Podeu configurar els següents temps d'espera:
Lectura del sòcol: 	 Algunes aplicacions utilitzen els sòcols per a comunicar-se. Podeu pensar en un sòcol com en una aixeta d'aigua; quan és oberta, l'aigua (o en el nostre cas, les dades) surt, sense interacció. Si quelcom atura aquest flux de dades, l'aplicació esperarà que n'hi hagi més per a sortir. Aquesta demora pot correspondre's a un interval molt llarg de temps, però amb aquesta opció podeu definir un temps màxim d'espera per a una aplicació.
De moment, aquesta opció de configuració tan sols és aplicable a aplicacions .
Connexió amb l'intermediari: 	 Estableix quant de temps s'ha d'esperar una connexió a un servidor intermediari, si n'hi ha un de configurat.
Connexió amb el servidor: 	 Estableix quant de temps esperar una connexió a un servidor remot.
Resposta del servidor: 	 Estableix el temps d'espera per a una resposta d'un servidor remot.
Aquí podeu configurar Opcions FTP. En aquest moment tan sols hi ha dues opcions:
Activa el mode passiu (PASV) 	L' passiu sovint es requereix quan esteu al darrere d'un tallafoc. Molts tallafocs només permeten connexions que foren iniciades des de dins. L' passiu està controlat pel client, el qual permet el seu ús al darrere d'un tallafoc.
Marca els fitxers carregats parcialment 	Quan es marca aquesta casella, els fitxers carregats parcialment tindran afegida l'extensió .part al final del fitxer. Aquesta extensió serà eliminada una vegada s'hagi completat la baixada del fitxer.