Barra lateral de l'historial
Aquest diàleg us permetrà configurar la barra lateral de l'historial.
Límits 	Les opcions en aquesta secció es poden utilitzar per establir la mida màxima de l'historial i establir un temps després del qual els elements s'eliminaran automàticament.
Tipus de lletra personalitzada 	Aquí també podeu establir diferents tipus de lletra per a nous i antics seleccionant el botó Tria un tipus de lletra....
Detalls 	La casella de selecció Consells detallats controla la quantitat d'informació que es mostrarà quan moveu el punter del ratolí sobre un element en la pàgina de l'historial.
Si es marca, es mostrarà el nombre de vegades que s'ha visitat i les dates de la primera i última visita, a més de l'.
Seleccionant Neteja l'historial s'esborrarà tot l'historial.