Memòria cau
Aquest mòdul us permetrà controlar la mida de la carpeta de la memòria cau local utilitzada pel . Tingueu present que cada compte d'usuari al vostre ordinador disposa d'una carpeta cau a part i que aquesta carpeta no està compartida amb altres navegadors web, com ara el .
L'emmagatzematge de còpies locals de les pàgines web que heu visitat li permet al carregar més ràpidament els seus continguts en les següents visites. De manera que, tan sols serà necessari tornar a carregar els continguts des del lloc original si aquests han canviat des de la vostra última visita o si premeu el botó Refresca en el .
Si realment no desitgeu que s'emmagatzemi a l'ordinador cap de les pàgines visitades, podeu desactivar la memòria cau del disc del netejant la casella de selecció anomenada Usa la memòria cau.
Podeu configurar com haurà de ser d'agressiu el per a mantenir la memòria cau actualitzada. Mantén la memòria cau sincronitzada, significa que el cercarà en la memòria cau per a tots els objectes, baixant-los si no es troben allí i després mostrant l'element des de la memòria cau. Usa la memòria cau si és possible, significa que el provarà la memòria cau i si l'element no està allí, el baixarà per a mostrar-lo. Mode de navegació desconnectat significa que el provarà la memòria cau i si un element no està allí, no intentarà baixar-lo des de la Internet.
Podeu controlar la mida màxima de la memòria cau introduint un número al quadre de text anomenat Mida de la memòria cau del disc. Aquest serà l'espai en kilobytes del que disposarà la carpeta de memòria cau. Si la memòria cau es fa molt gran, el suprimirà els fitxers més antics per a fer-hi espai.
Tot i això, és un valor mitjà i durant una sessió de navegació la memòria cau podria ser substancialment més gran.
En qualsevol moment podeu utilitzar el botó Neteja la memòria cau per a buidar-la.