Gestió de l'energia

El «PowerDevil», un dimoni per a la gestió d'energia
Aquest mòdul és una eina de configuració per a la gestió de l'energia en el . Es tracta d'un configurador per al dimoni «PowerDevil», el qual podreu iniciar o aturar des del mòdul Serveis en segon pla a .
A través d'aquest mòdul, podeu definir el comportament del vostre ordinador en diverses situacions, el que us permetrà estalviar tanta energia com sigui possible.
«PowerDevil» treballa amb «Solid» i està integrat a l'escriptori. A part de les notificacions, ni tan sols notareu que està en execució. D'altra banda, «PowerDevil» primer comprovarà la capacitat del sistema, de manera que veureu en aquest mòdul les opcions només disponibles per al vostre sistema.
Tingueu present que «PowerDevil» no sondeja el vostre sistema. Això vol dir que no farà perdre energia en mirar d'estalviar-la, ja que alguns altres gestors sí que ho fan.

Arranjament de l'estalvi d'energia
Aquesta pàgina mostra la configuració real per a l'estalvi d'energia. Si es detecta una bateria, disposareu de tres pestanyes amb diferents ajustaments per als perfils Amb alimentació AC, Amb la bateria i Amb la bateria baixa.
Arranjament de l'estalvi d'energia
Arranjament de l'estalvi d'energia
Arranjament de l'estalvi d'energia
Hi ha un munt d'opcions que es poden configurar per a cada perfil:
Lluminositat de la pantalla 	 Ajusta la lluminositat de la pantalla mitjançant un control lliscant.
Enfosquiment de la pantalla 	 Si està marcada, l'atenuació de la pantalla serà progressiva, fins a arribar a la lluminositat 0, en la quantitat de temps que especifiqueu en el botó de selecció de valors.
Estalvi d'energia de la pantalla 	 Aquí podeu establir el temps d'espera per apagar en els botons de selecció de valors.
Suspèn la sessió 	 Suspèn la sessió després del temps escollit per als estats Suspèn, Hiberna, Hiberna, Atura o Bloqueja la pantalla.
Gestió dels esdeveniments del botó 	 Selecciona accions per dur a terme sempre que la tapa del portàtil està tancada o es prem un botó.
Executa un script 	 Aquesta opció executa un script personalitzat quan es carrega un perfil, en baixar-lo o després d'un període de temps determinat.
Estalvi d'energia de la sense fil 	 Activeu aquesta opció per establir les accions individuals per al Wifi, banda ampla mòbil o el Bluetooth.

Arranjament d'activitat
Aquí podeu configurar l'arranjament global de la gestió d'energia per activitat. L'ajustament de cada activitat es pot configurar en la seva pròpia pestanya.
Arranjament d'activitat
Arranjament d'activitat
Arranjament d'activitat
No utilitzis cap arranjament especial 	 Utilitza els ajustaments definits a la pàgina Estalvi d'energia.
Defineix un comportament especial 	 Si s'escull aquesta opció, es podrà escollir un comportament especial per a l'activitat. Si es tracta d'una activitat de presentació, podeu marcar les caselles No aturis mai la pantalla i No suspenguis o aturis mai l'ordinador. També és possible definir l'interval de temps perquè l'ordinador canviï a un mode de suspensió segons les activitats d'estalvi d'energia.
Usa un arranjament separat (només usuaris avançats) 	 Aquesta opció permet als usuaris escollir els detalls dels ajustaments d'estalvi d'energia per a una activitat separada. L'ajustament és similar als ajustaments de la pàgina Estalvi d'energia.

Arranjament avançat
Arranjament avançat
Arranjament avançat
Arranjament avançat
Nivells de la bateria 	 Aquests elements només es mostraran si es detecta una bateria.
Nivell baix 	 Aquí podeu establir el percentatge després del qual es considerarà baixa la bateria.
Nivell crític 	 Aquí podeu establir el percentatge després del qual es considerarà la bateria en nivell crític.
En el nivell crític 	 Defineix l'acció que es durà a terme quan la bateria arriba al nivell crític.
Dispositius perifèrics 	 Defineix el nivell baix per als dispositius perifèrics, , un ratolí sense fil.
Configura les notificacions 	 Si voleu un control més profund sobre les notificacions, podeu afinar-les fent clic en aquest botó.

El llançador de «PowerDevil»
El «PowerDevil» es pot controlar manualment a través del (F2). Això fa que canviar el perfil, la lluentor, el regulador sigui molt més fàcil i ràpid. El llançador té diverses paraules clau que podeu introduir per accedir a les seves funcions.

Paraules clau del llançador
Aquí ve una llista de paraules clau que podeu introduir en per a realitzar accions relacionades amb «PowerDevil».
Perfil de potència 	 Podeu triar manualment un perfil utilitzant aquesta paraula clau. Tots els perfils disponibles es mostraran en forma de coincidències del .
lluminositat de la pantalla o enfosquiment de la pantalla 	 Podeu controlar la «lluminositat» de la pantalla a través d'aquesta paraula clau. D'aquesta manera, es mostraran algunes coincidències de que us permetran fer algunes accions comunes. Si introduïu un valor després de la paraula clau (, Lluminositat de la pantalla 50), la lluentor serà establerta a aquest valor.
suspèn, adorm, hiberna, a la RAM o al disc 	 Podeu configurar el vostre ordinador en un mode de baix consum a través d'aquestes paraules clau. Els mètodes disponibles es mostraran com a coincidències del .