Serveis en segon pla
El mòdul Gestor del servei us permet tenir una visió general de tots els connectors del dimoni del , també referit com a serveis del . En general, hi ha dos tipus de serveis:
Serveis de càrrega sota demanda 	Aquesta és una llista dels serveis disponibles al que s'engegaran sota demanda. Només es llisten per comoditat, atès que no podeu manipular-los.
Serveis d'inicialització 	Aquí es mostren tots els serveis del que es poden carregar a l'inici del . Els serveis seleccionats a la columna Utilitza seran invocats al següent inici.
Aneu amb compte amb la desactivació de serveis desconeguts: Alguns són vitals per al ; no en desactiveu cap si desconeixeu el que esteu fent.
Per a canviar l'Estat d'un servei, seleccioneu-lo a la llista. A continuació, podeu utilitzar Engega i Atura per a canviar l'estat d'un servei des de Aturat a En execució i viceversa.