El manual del
El és el gestor de fitxers per omissió pel , dissenyat amb la facilitat d'ús com a focus principal.

Introducció
El és el gestor de fitxers per omissió del . El seu objectiu és millorar la usabilitat en l'àmbit de la interfície d'usuari. El se centra només a ser un gestor de fitxers, mentre que el , que en el 3 era el gestor de fitxers per omissió, i encara es pot utilitzar per a la gestió de fitxers, és un visor universal per a molts tipus de fitxers.
Aquest enfocament del disseny permet als desenvolupadors concentrar-se en l'optimització de la interfície d'usuari per a la tasca específica de la gestió de fitxers.
Si us plau, podeu informar de qualsevol problema o peticions de noves funcionalitats a l'autor del a través del diàleg d'informe d'error. Aquest és accessible des del botó Control a la dreta de la barra d'eines en el mode per omissió, sense la barra de menús; o des del menú Ajuda Informa d'un error... de l'aplicació, si s'està mostrant la barra de menús.